Viewfield (6.x-1.1) - en to unknown language translation catalogue (7 entries)

en: none
target: nenhum

en: Default
target: Padrão

en: Fields
target: Campos

en: Arguments
target: Argumentos

en: Use the syntax [token] if you want to insert a replacement pattern.
target: Use a sintaxe [token] se você quiser inserir um padrão de substituição.

en: Allowed values
target: Valores permitidos

en: Token replacement patterns
target: Padrões de substituição de tokens
