Viewfield (6.x-1.1) - en to unknown language translation catalogue (8 entries)

en: none
target: nenhum

en: Default
target: Por defeito

en: Fields
target: Campos

en: Arguments
target: Argumentos

en: Use the syntax [token] if you want to insert a replacement pattern.
target: Use a sintaxe [token] se quiser inserir um padrão de substituição.

en: Allowed values
target: Valores permitidos

en: Use a common default value for all nodes if the user does not override it on the node form.
target: Use um valor padrão comum para todos os nós se o utilizador não o substituir no formulário do nó.

en: Override default
target: Substituir padrão
