Views Nivo Slider (6.x-2.0-rc1) - en to hi translation catalogue (4 entries)

en: Disabled
hi: निर्योग्य

en: Yes
hi: हाँ

en: No
hi: नहीं

en: Default
hi: डीफॉल्ट
