Views Nivo Slider (6.x-2.0-rc1) - en to vi translation catalogue (8 entries)

en: Disabled
vi: Tắt

en: Yes
vi: Có

en: No
vi: Không

en: None
vi: Không có

en: Default
vi: Mặc định

en: Basic
vi: Cơ bản

en: Random
vi: Ngẫu nhiên

en: <None>
vi: <none></none>
