Views Slideshow (6.x-1.0-beta2) - en to hr translation catalogue (3 entries)

en: Normal
hr: Normalno

en: Random
hr: Nasumično

en: Display the results as a slideshow.
hr: Prikazuje rezultate unutar slideshow-a.
