Views Slideshow: Galleria (6.x-3.1) - en to unknown language translation catalogue (48 entries)

en: True
target: 真

en: False
target: 假

en: Views
target: 视图

en: Advanced settings
target: 高级设置

en: Theme
target: 主题

en: Width
target: 宽度

en: Height
target: 高度

en: next
target: 下一个

en: Show
target: 显示

en: Empty
target: 空

en: Extend
target: 扩展

en: Transition
target: 过渡

en: Fade
target: 渐变

en: Slide
target: 划变

en: Carousel
target: 图片轮播

en: Image crop
target: 图像裁剪

en: Debug
target: 调试

en: Autoplay
target: 自动播放

en: Thumbnails
target: 缩略图

en: Auto
target: 自动

en: Overlay opacity
target: 叠加不透明度

en: Queue
target: 序列

en: Fullscreen
target: 全屏

en: Data source
target: 数据源

en: Numbers
target: 数字

en: Transition speed
target: 过渡速度

en: Show info
target: 显示信息

en: Easing
target: 缓和

en: documentation
target: 文档

en: Classic
target: 经典

en: Show counter
target: 显示计数器

en: Custom theme
target: 自定义主题

en: Custom theme path
target: 自定义主题路径

en: Image margin
target: 图像边缘

en: Image position
target: 图像的位置

en: Max scale ratio
target: 最大缩放比例

en: Popup links
target: 弹出链接

en: Preload
target: 预加载

en: Fade/Slide
target: 渐变/滑动

en: Data config
target: 数据配置

en: Miniml
target: 精简

en: Click next
target: 点击下一个

en: Min scale ratio
target: 最小缩放比例

en: Lightbox transition speed
target: Lightbox转换速度

en: Overlay background
target: 叠加背景

en: Thumb fit
target: 缩略图适合

en: Thumb margin
target: 缩略图间距

en: Responsive
target: 响应式
