Views Slideshow: ImageFlow (6.x-2.0-alpha1) - en to hr translation catalogue (3 entries)

en: default
hr: podrazumjevano

en: Random
hr: Nasumično

en: Configure Views Slideshow: ImageFlow options.
hr: Postavite Views Slideshow: ImageFlow opcije.
