Views System (6.x-3.0-beta1) - en to gl translation catalogue (18 entries)

en: Status
gl: Estado

en: Type
gl: Tipo

en: Description
gl: Descrición

en: Disabled
gl: Desactivado

en: Enabled
gl: Activado

en: On
gl: Activo

en: Version
gl: Versión

en: Weight
gl: Peso

en: Name
gl: Nome

en: Core
gl: Núcleo

en: Views
gl: Vistas

en: Screenshot for %theme theme
gl: Captura de pantalla para o tema %theme

en: Off
gl: Desactivado

en: Throttle
gl: Regulación

en: %time ago
gl: hai %time

en: System
gl: Sistema

en: Screenshot
gl: Captura de pantalla

en: Drupal core
gl: Núcleo de Drupal
