Views Watchdog (6.x-2.0-rc1) - en to gl translation catalogue (16 entries)

en: Title
gl: Título

en: Type
gl: Tipo

en: Message
gl: Mensaxe

en: Link
gl: Ligazón

en: Views
gl: Vistas

en: Timestamp
gl: Marca de tempo

en: User
gl: Usuario/a

en: Error
gl: Erro

en: Hostname
gl: Nome do equipo anfitrión

en: Location
gl: Localización

en: Severity
gl: Severidade

en: Watchdog
gl: Vixiante

en: Referrer
gl: Referente

en: Info
gl: Información

en: sort by @s
gl: ordenar por @s

en: Display type
gl: Tipo de vista
