Views Watchdog (6.x-3.3) - en to unknown language translation catalogue (35 entries)

en: Title
target: Título

en: Type
target: Tipo

en: Message
target: Mensagem

en: User
target: Usuário

en: Error
target: Erro

en: Hostname
target: Nome do servidor

en: Location
target: Localização

en: Severity
target: Severidade

en: Warning
target: Aviso

en: Referrer
target: Referência

en: Notice
target: Nota

en: Info
target: Informações

en: Variables
target: Variáveis

en: Debug
target: Depurar

en: sort by @s
target: ordenar por @s

en: Serialized array of variables that match the message string and that is passed into the t() function.
target: Array serializado de variáveis para serem incluídos no texto da mensagem com a função t().

en: Title only
target: Apenas o título

en: Display type
target: Tipo de exibição

en: This will override any other link you have set.
target: Esta configuração vai sobrescrever qualquer outro link que você tenha configurado.

en: Use default RSS settings
target: Usar as configurações padrão para RSS

en: Emergency
target: Emergência

en: Alert
target: Alerta

en: Critical
target: Crítico

en: Link to view the result of the event.
target: Link para ver o resultado do evento.

en: URL of the origin of the event.
target: URL da origem do evento.

en: URL of referring page.
target: URL da página referenciadora.

en: Hostname of the user who triggered the event.
target: Hostname do usuário que disparou o evento.

en: Unix timestamp of when event occurred.
target: Um timestamp Unix de quando o evento ocorreu.

en: Critical conditions.
target: Condições críticas.

en: Error conditions.
target: Condições de erro.

en: Warning conditions.
target: Condições de alerta.

en: Normal but significant condition.
target: Condição normal, contudo, significativa.

en: Informational messages.
target: Mensagens de informação.

en: Unique watchdog event ID.
target: ID de evento de watchdog exclusivo.

en: The severity level of the event; ranges from 0 (Emergency) to 7 (Debug).
target: O nível de severidade do evento; varia de 0 (Emergência) a 7 (Depuração).
