Views Watchdog (6.x-3.3) - en to unknown language translation catalogue (27 entries)

en: Title
target: 標題

en: Type
target: 類型

en: Message
target: 訊息

en: Link
target: 連結

en: Timestamp
target: 時間

en: User
target: 使用者

en: Error
target: 錯誤

en: Hostname
target: 主機名稱

en: Location
target: 位置

en: Severity
target: 嚴重性

en: Watchdog
target: 監控

en: Warning
target: 警告

en: Referrer
target: 來源

en: Notice
target: 注意

en: Info
target: 資訊

en: Variables
target: 變數

en: Debug
target: 除錯

en: sort by @s
target: 按 @s 排序

en: Title only
target: 只有標題

en: Display type
target: 顯示類型

en: This will override any other link you have set.
target: 這將覆寫取代你已經設定的其他所有連結。

en: Use default RSS settings
target: 使用預設 RSS 設定

en: Emergency
target: 緊急

en: Alert
target: 警告

en: Critical
target: 嚴重

en: Hostname of the user who triggered the event.
target: 觸發此事件之使用者的主機名稱。

en: The severity level of the event; ranges from 0 (Emergency) to 7 (Debug).
target: 事件的嚴重性等級；範圍從 0（緊急）到 7（除錯）。
