Visual Website Optimizer (6.x-1.4) - en to mn translation catalogue (9 entries)

en: Show on every page except the listed pages.
mn: Жагсаалтанд орсон хуудсуудаас бусад хуудас болгонд харуул.

en: Show on only the listed pages.
mn: Зөвхөн жагсаалтанд байгаа хуудсуудад харуул.

en: Pages
mn: Хуудаснууд

en: Save configuration
mn: Тохиргоог хадгалах

en: Settings
mn: Тохиргоо

en: Statistics
mn: Статистик

en: Roles
mn: Үүргүүд

en: Filter
mn: Шүүлтүүр

en: Save settings
mn: Тохиргоог хадгалах
