VK OpenAPI (6.x-1.0-alpha9) - en to es translation catalogue (11 entries)

en: Submit
es: Enviar

en: Username
es: Nombre de usuario

en: None
es: Ninguno

en: Password
es: Contraseña

en: 1 hour
es: 1 hora

en: Authentication
es: Autentificación

en: Base URL
es: URL de base

en: 5 minutes
es: 5 minutos

en: 15 minutes
es: 15 minutos

en: Redirect URL
es: URL de redirección

en: Application ID
es: ID de aplicación
