VK CrossPoster (6.x-1.0-unstable2) - en to fr translation catalogue (6 entries)

en: Titles
fr: Titres

en: Main settings
fr: Paramètres généraux

en: Node types
fr: Types de nœuds

en: Group ID
fr: ID du groupe

en: Node settings
fr: Paramètres des nœuds

en: Application ID
fr: Identifiant (ID) de l'application
