VoIP Drupal (6.x-1.0-beta10) - en to uk translation catalogue (22 entries)

en: Title
uk: Заголовок

en: user
uk: користувач

en: delete
uk: видалити

en: Operations
uk: Операції

en: Name
uk: Назва (ім'я)

en: Save
uk: Зберегти

en: Default
uk: Базово

en: file
uk: файл

en: configure
uk: налаштувати

en: Anonymous
uk: Анонім

en: File upload error. Could not move uploaded file.
uk: Помилка викладання файла. Неможливо перемістити викладений файл.

en: Log only
uk: Тільки журнал

en: other
uk: інше

en: The selected file %name could not be uploaded.
uk: Вибраний файл %name не вдалося вивантажити.

en: start
uk: початок

en: Upload error. Could not move uploaded file %file to destination %destination.
uk: Помилка викладання. Неможливо перемістити викладений файл (%file) до місця призначення (%destination).

en: No configuration options
uk: Параметри конфігурації відсутні

en: System error.
uk: Системна помилка.

en: Completed.
uk: Завершено.

en: Invalid number.
uk: Неправильне число.

en: Canceled.
uk: Скасовано.

en: Invalid phone number
uk: Недійсний номер телефону
