VoIP Drupal (6.x-1.0-beta12) - en to unknown language translation catalogue (26 entries)

en: Title
target: 标题

en: user
target: 用户

en: delete
target: 删除

en: Status
target: 状态

en: Operations
target: 操作

en: Name
target: 名称

en: Save
target: 保存

en: Default
target: 默认

en: file
target: 文件

en: Created
target: 已建立

en: configure
target: 配置

en: Anonymous
target: 匿名

en: Duration
target: 期限

en: Source
target: 源

en: Changed
target: 已更改

en: File upload error. Could not move uploaded file.
target: 文件上传错误。无法移动已上传的文件。

en: The selected file %name could not be uploaded.
target: 所选%name文件无法上传。

en: Upload error. Could not move file %file to destination %destination.
target: 上传错误。不能移动文件 %file 到 %destination。

en: Error message
target: 错误信息

en: start
target: 开始

en: Direction
target: 方向

en: Upload error. Could not move uploaded file %file to destination %destination.
target: 上传错误。不能将上传文件 %file 移动到 %destination。

en: No configuration options
target: 无配置选项

en: Start time
target: 开始时间

en: End time
target: 结束时间

en: Completed.
target: 完成
