VoIP Drupal (6.x-1.0-beta3) - en to uk translation catalogue (18 entries)

en: Title
uk: Заголовок

en: Operations
uk: Операції

en: Error Message
uk: Повідомлення про помилку

en: Name
uk: Назва (ім'я)

en: Save
uk: Зберегти

en: Default
uk: Базово

en: configure
uk: налаштувати

en: Duration
uk: Тривалість

en: Log only
uk: Тільки журнал

en: No configuration options
uk: Параметри конфігурації відсутні

en: Start time
uk: Початковий час

en: Script
uk: Сценарій

en: End time
uk: Кінцевий час

en: System error.
uk: Системна помилка.

en: Completed.
uk: Завершено.

en: Invalid number.
uk: Неправильне число.

en: Canceled.
uk: Скасовано.

en: Invalid phone number
uk: Недійсний номер телефону
