VoIP Drupal (6.x-1.0-beta6) - en to ca translation catalogue (12 entries)

en: user
ca: usuari

en: delete
ca: suprimeix

en: Operations
ca: Operacions

en: Name
ca: Nom

en: Save
ca: Desa

en: Default
ca: Per defecte

en: file
ca: fitxer

en: configure
ca: configura

en: Anonymous
ca: Anònim

en: File upload error. Could not move uploaded file.
ca: Error de càrrega del fitxer. No s'ha pogut moure el fitxer carregat.

en: The selected file %name could not be uploaded.
ca: L'arxiu seleccionat %name no s'ha pogut carregar.

en: Upload error. Could not move uploaded file %file to destination %destination.
ca: Error de càrrega. No s'ha pogut moure l'arxiu carregat %file a la destinació %destination.
