Watchdog Aggregator (6.x-1.1) - en to de translation catalogue (38 entries)

en: Delete
de: Löschen

en: Operations
de: Aktionen

en: Type
de: Typ

en: error
de: Fehler

en: cron
de: Cron

en: Date
de: Datum

en: Reset
de: Zurücksetzen

en: Message
de: Benachrichtigung

en: No log messages available.
de: Keine Protokollnachrichten verfügbar.

en: Back
de: Zurück

en: Save
de: Speichern

en: Database type
de: Datenbanktyp

en: Location
de: Ort

en: Severity
de: Schweregrad

en: active
de: aktiv

en: One day
de: Ein Tag

en: Database password
de: Datenbankpasswort

en: Database name
de: Datenbankname

en: Cache settings
de: Cache-Einstellungen

en: warning
de: Warnung

en: critical
de: Kritisch

en: Three days
de: Drei Tage

en: Sites
de: Websites

en: Activate
de: Aktivieren

en: Deactivate
de: Deaktivieren

en: Database host
de: Datenbankhost

en: Database port
de: Datenbankport

en: One hour
de: Eine Stunde

en: Two hours
de: Zwei Stunden

en: Four hours
de: Vier Stunden

en: Twelve hours
de: Zwölf Stunden

en: Two days
de: Zwei Tage

en: Four days
de: Vier Tage

en: Five days
de: Fünf Tage

en: alert
de: Alarm

en: emergency
de: Notfall

en: Filter log messages
de: Protokollnachrichten filtern

en: You must select something to filter by.
de: Es muss ein Filterkriterium ausgewählt werden.
