Watchdog Aggregator (6.x-1.1) - en to el translation catalogue (30 entries)

en: Delete
el: Διαγραφή

en: Operations
el: Λειτουργίες

en: Type
el: Τύπος

en: error
el: σφάλμα

en: Date
el: Ημερομηνία

en: Reset
el: Επαναφορά

en: Message
el: Μήνυμα

en: No log messages available.
el: Δεν υπάρχουν μηνύματα στο ημερολόγιο συστήματος.

en: Back
el: Πίσω

en: Save
el: Αποθήκευση

en: Database type
el: Τύπος βάσης δεδομένων

en: Hostname
el: Όνομα υπολογιστή

en: Filter
el: Φίλτρο

en: Location
el: Τοποθεσία

en: Severity
el: Σοβαρότητα

en: active
el: ενεργός

en: Details
el: Λεπτομέρειες

en: Referrer
el: Παραπέμφθηκε από

en: Database password
el: Κωδικός βάσης δεδομένων

en: Database name
el: Όνομα βάσης δεδομένων

en: Cache settings
el: Ρυθμίσεις λανθάνουσας μνήμης

en: warning
el: προειδοποίηση

en: critical
el: κρίσιμο

en: Website
el: Ιστοσελίδα

en: Database host
el: Διακομιστής βάσης δεδομένων

en: Database port
el: θύρα βάσης δεδομένων

en: alert
el: συναγερμός

en: emergency
el: επείγον

en: Filter log messages
el: Φιλτράρισε μηνύματα ημερολογίου

en: You must select something to filter by.
el: Πρέπει να επιλέξετε κάτι ως το κριτήριο φίλτρου.
