Watchdog Aggregator (6.x-1.1) - en to fi translation catalogue (32 entries)

en: Delete
fi: Poista

en: Operations
fi: Toimenpiteet

en: Type
fi: Tyyppi

en: error
fi: virhe

en: cron
fi: cron-ajastin

en: Date
fi: Päivämäärä

en: Reset
fi: Palauta

en: Message
fi: Viesti

en: No log messages available.
fi: Yhtään lokimerkintää ei ole saatavilla.

en: Back
fi: Takaisin

en: Save
fi: Tallenna

en: Database type
fi: Tietokannan tyyppi

en: Hostname
fi: Verkkotunnus

en: Filter
fi: Suodatus

en: Location
fi: Sijainti

en: Severity
fi: Vakavuus

en: active
fi: aktiivinen

en: Details
fi: Yksityiskohdat

en: Referrer
fi: Viittaaja

en: Database password
fi: Tietokannan salasana

en: Database name
fi: Tietokannan nimi

en: Cache settings
fi: Välimuistin asetukset

en: warning
fi: varoitus

en: critical
fi: kriittinen

en: Activate
fi: Aktivoi tilaus

en: Deactivate
fi: Passivoi

en: Database host
fi: Tietokannan isäntänimi

en: Database port
fi: Tietokannan portti

en: alert
fi: hälytys

en: emergency
fi: hätätila

en: Filter log messages
fi: Suodata lokiviestit

en: You must select something to filter by.
fi: Sinun on valittava suodatusehto.
