Watchdog Aggregator (6.x-1.1) - en to ru translation catalogue (37 entries)

en: Delete
ru: Удалить

en: Operations
ru: Операции

en: Type
ru: Тип

en: error
ru: ошибка

en: Date
ru: Дата

en: Reset
ru: Сбросить

en: Message
ru: Сообщение

en: No log messages available.
ru: В системном журнале нет сообщений.

en: Back
ru: Назад

en: Save
ru: Сохранить

en: Database type
ru: Тип базы данных

en: Hostname
ru: Имя хоста

en: Filter
ru: Фильтр

en: Location
ru: Место

en: Severity
ru: Важность

en: active
ru: активно

en: Details
ru: Подробности

en: One day
ru: Один день

en: Referrer
ru: Источник отсылки

en: Database password
ru: Пароль к базе данных

en: Database name
ru: Название базы данных

en: Cache settings
ru: Настройки кэша

en: warning
ru: предупреждение

en: critical
ru: критическая ошибка

en: Website
ru: Вебсайт

en: Three days
ru: Три дня

en: Activate
ru: Активировать

en: Deactivate
ru: Деактивировать

en: Database host
ru: Хост для базы данных

en: Database user
ru: Имя

en: Database port
ru: Порт базы данных

en: One hour
ru: один час

en: Two hours
ru: Два часа

en: alert
ru: предупреждение

en: emergency
ru: авария

en: Filter log messages
ru: Фильтр системных сообщений

en: You must select something to filter by.
ru: Необходимо выбрать, что фильтровать.
