Watchdog Aggregator (6.x-1.2-beta1) - en to ko translation catalogue (30 entries)

en: Operations
ko: 작업

en: Type
ko: 종류

en: error
ko: 오류

en: cron
ko: 정기 작업

en: Date
ko: 날짜

en: Reset
ko: 재설정

en: Message
ko: 메시지

en: No log messages available.
ko: 로그 메시지가 없습니다.

en: Link
ko: 링크

en: Save
ko: 저장

en: Timestamp
ko: 시각

en: Database type
ko: 데이터베이스 종류

en: Active
ko: 활동

en: Hostname
ko: 호스트 이름

en: Filter
ko: 필터

en: Location
ko: 위치

en: Severity
ko: 심각성

en: active
ko: 활동

en: Details
ko: 세부 사항

en: Referrer
ko: 리퍼러

en: Database password
ko: 데이터베이스 비밀번호

en: Database name
ko: 데이터베이스 이름

en: warning
ko: 경고

en: critical
ko: 치명적

en: Database host
ko: 데이터베이스 호스트

en: Database port
ko: 데이터베이스 포트 번호

en: alert
ko: 경고

en: emergency
ko: 긴급

en: Filter log messages
ko: 로그 메세지 필터

en: You must select something to filter by.
ko: 필터 대상을 선택해야 합니다.
