Watchdog Aggregator (6.x-1.2-beta1) - en to th translation catalogue (22 entries)

en: Operations
th: การดำเนินการ

en: Type
th: ชนิด

en: error
th: ผิดพลาด

en: Date
th: วันที่

en: Reset
th: คืนค่าเดิม

en: Message
th: ข้อความ

en: Save
th: บันทึก

en: Database type
th: ชนิดฐานข้อมูล

en: Active
th: ใช้งาน

en: Hostname
th: ชื่อเครื่อง

en: Filter
th: ตัวกรอง

en: active
th: ใช้งาน

en: Details
th: รายละเอียด

en: Referrer
th: อ้างอิง

en: Database password
th: รหัสผ่านสำหรับเข้าใช้ฐานข้อมูล

en: Database name
th: ชื่อฐานข้อมูล

en: warning
th: คำเตือน

en: critical
th: อันตราย

en: Database host
th: โฮสต์ของฐานข้อมูล

en: Database port
th: พอร์ตสำหรับติดต่อฐานข้อมูล

en: alert
th: ตื่นตัว

en: emergency
th: ฉุกเฉิน
