Watchdog Live (6.x-1.0) - en to bo translation catalogue (2 entries)

en: Disable
bo: ནུས་མེད་དུ་སྒྱུར

en: Update interval
bo: གསར་སྒྱུར་གྱི་བར་མཚམས
