Watchdog Live (6.x-1.0) - en to da translation catalogue (4 entries)

en: Disable
da: Deaktivér

en: Update interval
da: Opdateringsinterval

en: seconds
da: sekunder

en: Live settings
da: Driftsindstillinger
