Watchdog Live (6.x-1.0) - en to nl translation catalogue (4 entries)

en: Disable
nl: Uitschakelen

en: Update interval
nl: Bijwerkinterval

en: seconds
nl: seconden

en: Live settings
nl: Live-instellingen
