Watchdog Live (6.x-1.0) - en to uk translation catalogue (4 entries)

en: Disable
uk: Вимкнути

en: Update interval
uk: Періодичність оновлення

en: seconds
uk: секунд(и)

en: Live settings
uk: Поточні настроювання
