World Bank API (6.x-1.0-beta5) - en to unknown language translation catalogue (22 entries)

en: Value
target: Valor

en: Description
target: Descrição

en: error
target: erro

en: Date
target: Data

en: Name
target: Nome

en: Pager ID
target: Identificador do paginador

en: Is equal to
target: É igual a

en: Ascending
target: Crescente

en: Descending
target: Decrescente

en: Clear cache
target: Limpar cache

en: Countries
target: Países

en: Source
target: Fonte

en: Topic
target: Tópico

en: warning
target: aviso

en: Country code
target: Código do país

en: Featured
target: Destacado

en: Permanent
target: Permanente

en: Display all values
target: Mostrar todos os valores

en: Hide view / Page not found (404)
target: Esconder a view / Página não encontrada (404)

en: Display empty text
target: Dizer que não há resultados (usar o texto)

en: Provide default argument
target: Definir o argumento padrão

en: Unless you're experiencing problems with pagers related to this view, you should leave this at 0. If using multiple pagers on one page you may need to set this number to a higher value so as not to conflict within the ?page= array. Large values will add a lot of commas to your URLs, so avoid if possible.
target: A não ser que você esteja com problemas nesta view, você deve deixar este número como 0. Se você estiver usando vários paginadores em uma mesma página, coloque aqui um valor maior, de forma a não conflitar com ?page=array. Valores maiores vão adicionar vírgulas na URL. Por isso, evite sempre que possível colocar valores altos demais.
