World Bank API (6.x-1.0-beta6) - en to unknown language translation catalogue (18 entries)

en: Value
target: Valor

en: Description
target: Descrição

en: error
target: erro

en: Date
target: Data

en: Name
target: Nome

en: Pager ID
target: ID do Pager

en: Is equal to
target: É igual a

en: Ascending
target: Ascendente

en: Descending
target: Descendente

en: Clear cache
target: Limpar a cache

en: Source
target: Fonte

en: Topic
target: Tópico

en: Permanent
target: Permanente

en: Display all values
target: Mostrar todos os valores

en: Hide view / Page not found (404)
target: Esconder visualização / Página não encontrada (404)

en: Display empty text
target: Mostrar texto vazio

en: Provide default argument
target: Fornecer argumento predefinido

en: Unless you're experiencing problems with pagers related to this view, you should leave this at 0. If using multiple pagers on one page you may need to set this number to a higher value so as not to conflict within the ?page= array. Large values will add a lot of commas to your URLs, so avoid if possible.
target: A não ser que esteja com problemas nesta view, deve deixar este número como 0. Se estiver a usar vários paginadores numa mesma página, coloque aqui um valor maior, para evitar conflito com ?page=array. Valores muito altos adicionam vírgulas ao gerar o URL. Por isso, evite sempre que possível colocar valores altos demais.
