World Bank API (6.x-1.0-beta6) - en to unknown language translation catalogue (28 entries)

en: Value
target: 值

en: Description
target: 描述

en: error
target: 错误

en: Date
target: 日期

en: Name
target: 名称

en: Pager ID
target: 分页器ID

en: Is equal to
target: 等于

en: Cache
target: 缓存

en: Ascending
target: 升序

en: Descending
target: 降序

en: Clear cache
target: 清空缓存

en: Latitude
target: 纬度

en: Longitude
target: 经度

en: Countries
target: 国家

en: Source
target: 源

en: Topic
target: 主题

en: warning
target: 警告

en: Display query log
target: 显示问题日志

en: Country code
target: 国家代码

en: Region name
target: 区域名称

en: Permanent
target: 永久

en: Country name
target: 国家名称

en: Display all values
target: 显示所有值

en: Hide view / Page not found (404)
target: 隐藏视图/页面未找到(404)

en: Display empty text
target: 显示空文本

en: Provide default argument
target: 提供默认参数

en: Unless you're experiencing problems with pagers related to this view, you should leave this at 0. If using multiple pagers on one page you may need to set this number to a higher value so as not to conflict within the ?page= array. Large values will add a lot of commas to your URLs, so avoid if possible.
target: 除非你在与这个视图关联的分页器上遇到了问题，否则你应该把这个置为0。如果你在一个页面使用了多个分页器，你可能需要将这个数字设置的高一点，这样在 ?page= array中就不会冲突了。不过大值会向你的URL添加许多逗号，所以尽可能的避免这种情况。

en: Data comparison
target: 数据比较
