World Bank API (6.x-1.0-beta6) - en to unknown language translation catalogue (25 entries)

en: Value
target: Verdi

en: Description
target: Beskrivelse

en: error
target: feil

en: Date
target: Dato

en: Name
target: Navn

en: Pager ID
target: Sideskifter ID

en: Is equal to
target: Er lik

en: Cache
target: Hurtigbuffer

en: Ascending
target: Stigende

en: Descending
target: Synkende

en: Clear cache
target: Tøm hurtigbufrede data

en: Latitude
target: Breddegrad

en: Longitude
target: Lengdegrad

en: Source
target: Kilde

en: Topic
target: Emne

en: warning
target: advarsel

en: Country code
target: Landkode

en: Featured
target: Fremhevet

en: Country name
target: Navn på land

en: Display all values
target: Vis alle verdier

en: Hide view / Page not found (404)
target: Skjul visning / Side ikke funnet (404)

en: Display empty text
target: Vis tekst for tom visning

en: Provide default argument
target: Tilby standardargument

en: Unless you're experiencing problems with pagers related to this view, you should leave this at 0. If using multiple pagers on one page you may need to set this number to a higher value so as not to conflict within the ?page= array. Large values will add a lot of commas to your URLs, so avoid if possible.
target: Med mindre du opplever problemer med sideskifterne som er knyttet til denne visningen, bør du la dette stå på 0. Hvis du bruker flere sideskiftere på samme side, må du kanskje sette dette tallet til en høyere verdi for at det ikke skal bli konflikt mellom elementene i ?page=array. Store verdier vil legge til mange kommaer i URLene dine, så unngå dette hvis mulig.

en: Data comparison
target: Datasammenligning
