Weather (6.x-1.3) - en to bg translation catalogue (135 entries)

en: Save configuration
bg: Запази настройката

en: delete
bg: изтрий

en: Delete
bg: Изтриване

en: Operations
bg: Действия

en: Real name
bg: Име

en: Cancel
bg: Отмени

en: Display settings
bg: Настройки на дисплея

en: This action cannot be undone.
bg: Тази операция не може да бъде отменена.

en: Weather
bg: Времето

en: My weather
bg: Моето Време

en: Configure your custom weather block.
bg: Създаване на личен Weather блок.

en: Weather: custom user
bg: Времето: персонален

en: Current weather
bg: Текуща прогноза

en: Temperature: !temperature
bg: Температура: !temperature

en: Wind: !wind
bg: Вятър: !wind

en: Pressure: !pressure
bg: Налягане : !pressure

en: Rel. Humidity: !rel_humidity
bg: Отн. Влажност: !rel_humidity

en: Visibility: !visibility
bg: Видимост: !visibility

en: Reported on:
bg: Доклад от:

en: Country
bg: Страна

en: Select a country to narrow down your search.
bg: Изберете страна, за да ограничите търсенето си.

en: Place
bg: Място

en: Select a place in that country for the weather display.
bg: Изберете място в страната за показване на времето.

en: Real name for the selected place
bg: Показвано име от избраните местоположения

en: You may enter another name for the place selected above.
bg: Можете да въведете различно име на местоположението избрано по-горе.

en: Display units
bg: Покажи единици

en: Weight
bg: Тегло

en: Optional. In the block, the heavier locations will sink and the lighter locations will be positioned nearer the top. Locations with equal weights are sorted alphabetically.
bg: По избор. Повече светлина място (по-малко тегло) ще бъде показан в полето по-горе. Местоположенията с равни тегла са подредени по азбучен ред.

en: No data
bg: Няма данни

en: Clear sky
bg: Ясно

en: Few clouds
bg: Разкъсана облачност

en: Scattered clouds
bg: Променлива облачност

en: Broken clouds
bg: Облачно

en: Overcast
bg: Плътна облачност

en: No significant clouds
bg: Незначителна облачност

en: light rain showers
bg: Слаб дъжд

en: light freezing rain
bg: Слаб дъжд, преминаващ в сняг

en: light rain
bg: Слаб дъжд

en: heavy rain showers
bg: Проливен дъжд

en: heavy freezing rain
bg: Проливен дъжд, преминаващ в сняг

en: heavy rain
bg: Проливен дъжд

en: rain showers
bg: Дъжд

en: freezing rain
bg: Дъжд, преминаващ в сняг

en: rain
bg: Дъжд

en: Calm
bg: Безветрие

en: North
bg: Север

en: Northeast
bg: Североизток

en: East
bg: Изток

en: Southeast
bg: Югоизток

en: South
bg: Юг

en: Southwest
bg: Югозапад

en: West
bg: Запад

en: Northwest
bg: Северозапад

en: Variable from !direction_a to !direction_b
bg: Променлив, от !direction_a до !direction_b

en: Variable
bg: Променлив

en: Download location for METAR data is not accessible.
bg: METAR данните не са достъпни.

en: administer custom weather block
bg: конфигурирайте лично блок Времето

en: Displays METAR weather data
bg: Показва METAR метеорологични данни

en: edit
bg: редактирай

en: Visibility
bg: Видимост

en: METAR data: !metar
bg: Данни METAR: !metar

en: ICAO code
bg: Код ИКАО

en: You can specify which units should be used for displaying the data.
bg: Можете да изберете мерните единици, които ще бъдат използвани за показване на данни.

en: Temperature
bg: Температура

en: Celsius
bg: Целзий

en: Fahrenheit
bg: Фаренхайт

en: Wind speed
bg: Скорост на вятъра

en: km/h
bg: км/ч

en: mph
bg: мили/ч

en: Knots
bg: Възли

en: meter/s
bg: м/с

en: Pressure
bg: Налягане

en: kilometers
bg: километра

en: UK miles
bg: Брит. мили

en: You can customize the display of the block.
bg: Можете да настроите дисплей единица.

en: Show unconverted METAR data
bg: Показване на необработените METAR данни

en: Displays the original data of the METAR report.
bg: Показва оригиналните METAR данни.

en: Show abbreviated wind directions
bg: Покажи намаление посоката на вятъра

en: Displays abbreviated wind directions like N, SE, or W instead of North, Southeast, or West.
bg: Показва съкратено имената на посоката на вятъра като С , ЮИ или З вместо север, юг-изток или запад.

en: Show degrees of wind directions
bg: Покажи посока на вятъра в градуси.

en: Displays the degrees of wind directions, e.g. North (20°).
bg: Показва градуса във вертикално направление, например. Север (20 °).

en: N
bg: С

en: NE
bg: СИ

en: E
bg: И

en: SE
bg: ЮИ

en: S
bg: Ю

en: SW
bg: ЮЗ

en: W
bg: З

en: NW
bg: СЗ

en: Variable from !direction_a (!degree_a°) to !direction_b (!degree_b°)
bg: Променлив, от !direction_a (!degree_a°) до !direction_b (!degree_b°)

en: Enter the 4-letter ICAO code of the weather station. If you first need to look up the code, you can use !url_1 or !url_2. Please note that not all stations listed at those URLs are providing weather data and thus may not be supported by this module.
bg: Въведете 4-цифрения ИКАО метеорологични станции. Ако ви трябва първо да намерите кода, използвайте! Url_1 или! Url_2. Моля, имайте предвид, че не всички метеорологични станции, описани на тези връзки осигуряват метеорологични данни, така и някои станции не могат да бъдат подкрепени от този модул.

en: Edit location
bg: Редактирай местоположение

en: Delete location
bg: Изтрий местоположение

en: Default configuration
bg: Настройки по подразбиране

en: Setup the default configuration for new locations.
bg: Конфигурирайте по подразбиране за нови обекти.

en: Delete a location from your custom weather block.
bg: Премахване на местоположението от личния Weather блок.

en: You can add, edit, and delete locations from your custom weather block.
bg: Можете да добавяте, изтривате и редактирате местоположението на своя weather блок .

en: Please note that the block will not be shown until you configure at least one location.
bg: Имайте предвид, че нито една стойност няма да бъде показана, докато не конфигурирате най-малко едно място.

en: Current weather nearby
bg: Текуща прогноза отблизо

en: Location of this weather station:
bg: Метеорологична станция:

en: There are currently no locations.
bg: В момента няма обекти.

en: Create new location
bg: Създаване на ново място

en: Configure the default location
bg: Задаване на стандартно местоположение

en: Use cron to clear the cache once per hour
bg: Използвайте cron да изчистите кеша на всеки час

en: The configuration has been saved.
bg: Настройките бяха запазени

en: The ICAO code is not supported by this module.
bg: Този ИКАО код не се поддържа от този модул.

en: The default configuration has been saved.
bg: Настройките по подразбиране са запазени.

en: The location has been saved.
bg: Местоположението е запазено.

en: Are you sure you want to delete the location %name?
bg: Сигурни ли сте, че искате да изтриете местоположението?

en: The location has been deleted.
bg: Местоположението е изтрито.

en: North-Northeast
bg: Север-Североизток

en: East-Northeast
bg: Изток-Североизток

en: East-Southeast
bg: Изток-Югоизток

en: South-Southeast
bg: Юг-Югоизток

en: South-Southwest
bg: Юг-Югозапад

en: West-Southwest
bg: Запад-Югозапад

en: West-Northwest
bg: Запад-Северозапад

en: North-Northwest
bg: Север-Северозапад

en: NNE
bg: ССИ

en: ENE
bg: ИСИ

en: ESE
bg: ИЮИ

en: SSE
bg: ЮЮИ

en: SSW
bg: ЮЮЗ

en: WSW
bg: ЗЮЗ

en: WNW
bg: ЗСЗ

en: NNW
bg: ССЗ

en: No sunrise today
bg: Без изгрев днес

en: No sunset today
bg: Без залез днес

en: Sunrise: !sunrise
bg: Изгрев: !sunrise

en: Sunset: !sunset
bg: Залез: !sunset

en: Show time of sunrise and sunset
bg: Показване на времето на изгрев и залез

en: Beaufort
bg: Beaufort мащаб

en: Show compact block
bg: Покажи компактен блок

en: Displays only the name, condition, and temperature of the weather station.
bg: Показва само името, състоянието, и температурата на метеорологичните станции.

en: Beaufort !number
bg: !number Beaufort мащаб
