Weather (6.x-1.3) - en to pl translation catalogue (117 entries)

en: Save configuration
pl: Zapisz konfigurację

en: delete
pl: usuń

en: Delete
pl: Usuń

en: Operations
pl: Operacje

en: Real name
pl: Prawdziwa nazwa

en: Cancel
pl: Anuluj

en: Display settings
pl: Ustawienia wyświetlania

en: This action cannot be undone.
pl: Operacja jest nieodwracalna.

en: Weather
pl: Pogoda

en: My weather
pl: Moja pogoda

en: Configure your custom weather block.
pl: Dostosuj swój blok pogodowy.

en: Weather: custom user
pl: Pogoda: użytkownika

en: Current weather
pl: Obecna pogoda

en: Temperature: !temperature
pl: Temperatura: !temperature

en: Wind: !wind
pl: Wiatr: !wind

en: Pressure: !pressure
pl: Ciśnienie: !pressure

en: Rel. Humidity: !rel_humidity
pl: Wilgotność względna: !rel_humidity

en: Visibility: !visibility
pl: Widoczność: !visibility

en: Reported on:
pl: Aktualizacja:

en: Country
pl: Państwo

en: Select a country to narrow down your search.
pl: Wybierz państwo by zawęzić kryterium wyszukiwania.

en: Place
pl: Miejsce

en: Select a place in that country for the weather display.
pl: Wybierz miejsce w kraju, dla którego będzie prezentowana pogoda.

en: Real name for the selected place
pl: Prawdziwa nazwa dla wybranego miejsca

en: You may enter another name for the place selected above.
pl: Możesz wprowadzić inna nazwę dla miejsca wybranego powyżej.

en: Display units
pl: Wyświetl jednostki

en: Weight
pl: Waga

en: Optional. In the block, the heavier locations will sink and the lighter locations will be positioned nearer the top. Locations with equal weights are sorted alphabetically.
pl: Opcjonalnie. W bloku, lokalizacje o niższej wadze będą pokazywane w pierwszej kolejności. Lokalizacje o równych wagach będą wyświetlane alfabetycznie.

en: No data
pl: Brak danych

en: Clear sky
pl: czyste niebo

en: Few clouds
pl: nieliczne chmury

en: Scattered clouds
pl: lekkie zachmurzenie

en: Broken clouds
pl: zachmurzenie średnie

en: Overcast
pl: całkowite zachmurzenie

en: No significant clouds
pl: brak znaczących chmur

en: light rain showers
pl: przelotne lekkie deszcze

en: light freezing rain
pl: lekki, marznący deszcz

en: light rain
pl: lekki deszcz

en: heavy rain showers
pl: intensywne, przejściowe deszcze

en: heavy freezing rain
pl: intensywny, marznący deszcz

en: heavy rain
pl: intensywy deszcz

en: rain showers
pl: przelotne deszcze

en: freezing rain
pl: marznący deszcz

en: rain
pl: deszcz

en: Calm
pl: Spokojny

en: North
pl: północ

en: Northeast
pl: północno-wschodni

en: East
pl: wschodni

en: Southeast
pl: południowo-wschodni

en: South
pl: południowy

en: Southwest
pl: południowo-zachodni

en: West
pl: zachodni

en: Northwest
pl: północno-zachodni

en: Variable from !direction_a to !direction_b
pl: Zmienny z !direction_a na !direction_b

en: Variable
pl: Zmienna

en: Download location for METAR data is not accessible.
pl: Pobranie lokalizacji dla danych METAR jest niedostępne.

en: administer custom weather block
pl: zarządzaj prywatnymi ustawieniami bloku pogody

en: Displays METAR weather data
pl: Wyświetl dane pogodowe METAR

en: edit
pl: edytuj

en: Visibility
pl: Widoczność

en: METAR data: !metar
pl: Dane METAR: !metar

en: ICAO code
pl: Kod ICAO

en: You can specify which units should be used for displaying the data.
pl: Możesz wskazać jakie jednostki powinny być użyte do przedstawiania danych.

en: Temperature
pl: Temperatura

en: Celsius
pl: Celsjusza

en: Fahrenheit
pl: Fahrenheita

en: Wind speed
pl: Prędkość wiatru

en: Knots
pl: Węzłów

en: meter/s
pl: metry/s

en: Pressure
pl: Ciśnienie

en: kilometers
pl: kilometry

en: UK miles
pl: Mile angielskie

en: You can customize the display of the block.
pl: Możesz dostosować wyświetlanie tego bloku.

en: Show unconverted METAR data
pl: Pokaż dane METAR w oryginalnej postaci

en: Displays the original data of the METAR report.
pl: Wyświetl oryginalne dane z raportu METAR.

en: Show abbreviated wind directions
pl: Pokaż skrócone nazwy kierunków wiatru

en: Displays abbreviated wind directions like N, SE, or W instead of North, Southeast, or West.
pl: Wyświetla uniwersalne, angielskie nazwy kierunków wiatru jak N, SE lub W zamiast Północ, Południowy-wschód lub Zachód.

en: Show degrees of wind directions
pl: Pokaż kierunki wiatrów w stopniach

en: Displays the degrees of wind directions, e.g. North (20°).
pl: Wyświetla kierunki wiatrów w stopniach, np. Północ (20°).

en: Variable from !direction_a (!degree_a°) to !direction_b (!degree_b°)
pl: Zmienny z !direction_a (!degree_a°) na !direction_b (!degree_b°)

en: !speed meter/s
pl: !speed m/s

en: Enter the 4-letter ICAO code of the weather station. If you first need to look up the code, you can use !url_1 or !url_2. Please note that not all stations listed at those URLs are providing weather data and thus may not be supported by this module.
pl: Wprowadź czteroliterowy kod ICAO dla stacji meteorologicznej. Jeśli nie znasz kodu danego miejsca, użyj odnośników !url_1 lub !url_2. Zwróć uwagę, że nie wszystkie wymienione tam stacje udostępniają dane meteorologiczne, obsługiwane przez moduł pogody.

en: Edit location
pl: Edytuj lokalizację

en: Delete location
pl: Usuń lokalizację

en: Default configuration
pl: Ustawienia domyślne

en: Setup the default configuration for new locations.
pl: Ustaw domyślna konfigurację dla nowej lokalizacji.

en: Delete a location from your custom weather block.
pl: Usuń lokalizację ze swojego bloku pogodowego.

en: You can add, edit, and delete locations from your custom weather block.
pl: Możesz dodawać, edytować lub usuwać lokalizacje ze swojego bloku pogody.

en: Current weather nearby
pl: Obecna pogoda w okolicy

en: Location of this weather station:
pl: Lokalizacja stacji meteorologicznej

en: There are currently no locations.
pl: Nie ma obecnie ustawionych lokalizacji.

en: Create new location
pl: Ustaw nową lokalizację

en: Configure the default location
pl: Ustaw domyślną lokalizację

en: Use cron to clear the cache once per hour
pl: Użyj podsystemu cron aby czyścić pamięć podręczną raz na godzinę.

en: The configuration has been saved.
pl: Konfiguracja została zapisana pomyślnie.

en: The ICAO code is not supported by this module.
pl: Ten kod ICAO nie jest wspierany przez ten moduł.

en: The default configuration has been saved.
pl: Domyślna konfiguracja została zapisana.

en: The location has been saved.
pl: Lokalizacja została zapisana.

en: Are you sure you want to delete the location %name?
pl: Czy jesteś pewien, że chcesz usunąć lokalizację %name?

en: The location has been deleted.
pl: Lokalizacja została usunięta.

en: North-Northeast
pl: północno-północno-wschodni

en: East-Northeast
pl: wschodnio-północno-wschodni

en: East-Southeast
pl: wschodnio-południowo-wschodni

en: South-Southeast
pl: południowo-południowo-wschodni

en: South-Southwest
pl: południowo-południowo-zachodni

en: West-Southwest
pl: zachodnio-południowo-zachodni

en: West-Northwest
pl: zachodnio-północno-zachodni

en: North-Northwest
pl: północno-północno-zachodni

en: No sunrise today
pl: Brak wschodu Słońca

en: No sunset today
pl: Brak zachodu Słońca

en: Sunrise: !sunrise
pl: Wschód Słońca: !sunrise

en: Sunset: !sunset
pl: Zachód Słońca: !sunset

en: Show time of sunrise and sunset
pl: Pokaż czas wschodu i zachodu Słońca.

en: Beaufort
pl: Beauforta

en: Show compact block
pl: Pokaż skróconą wersję bloku pogody

en: Displays only the name, condition, and temperature of the weather station.
pl: Wyświetl jedynie nazwę, stan pogody i temperaturę stacji.

en: Beaufort !number
pl: Beauforta !number
