Weather (6.x-1.3) - en to unknown language translation catalogue (116 entries)

en: Save configuration
target: 儲存設定

en: delete
target: 刪除

en: Delete
target: 刪除

en: Operations
target: 操作

en: Real name
target: 真實姓名

en: Cancel
target: 取消

en: Display settings
target: 顯示設定

en: This action cannot be undone.
target: 這個動作無法被復原。

en: Weather
target: 天氣

en: My weather
target: 我的天氣

en: Configure your custom weather block.
target: 設定自訂天氣區塊。

en: Weather: system-wide
target: 天氣：system-wide

en: Weather: custom user
target: 天氣: 自訂使用者

en: Current weather
target: 目前天氣

en: Temperature: !temperature
target: 溫度: !temperature

en: Wind: !wind
target: 風向: !wind

en: Pressure: !pressure
target: 氣壓: !pressure

en: Rel. Humidity: !rel_humidity
target: 相對濕度: !rel_humidity

en: Visibility: !visibility
target: 能見度: !visibility

en: Reported on:
target: 更新時間:

en: Country
target: 國家

en: Select a country to narrow down your search.
target: 選擇一個國家以減少搜尋範圍。

en: Place
target: 地點

en: Select a place in that country for the weather display.
target: 在上述國家中選擇一個地點來顯示天氣。

en: Real name for the selected place
target: 選擇地點的實際名稱

en: You may enter another name for the place selected above.
target: 你可以在上方輸入選擇地點的實際名稱。

en: Display units
target: 顯示單位

en: Weight
target: 權重

en: Optional. In the block, the heavier locations will sink and the lighter locations will be positioned nearer the top. Locations with equal weights are sorted alphabetically.
target: 選項。在區塊中，順序較小的地區會排在順序叫大的地區上方。順序相同的地區則以文字排序。

en: No data
target: 沒有資料

en: Clear sky
target: 晴朗

en: Few clouds
target: 少雲

en: Scattered clouds
target: 疏雲

en: Broken clouds
target: 碎雲

en: Overcast
target: 陰天

en: No significant clouds
target: 無雲

en: light rain showers
target: 小陣雨

en: light freezing rain
target: 小冰雨

en: light rain
target: 小雨

en: heavy rain showers
target: 大陣雨

en: heavy freezing rain
target: 大冰雨

en: heavy rain
target: 大雨

en: rain showers
target: 陣雨

en: freezing rain
target: 凍雨

en: rain
target: 雨天

en: Calm
target: 無風

en: North
target: 北

en: Northeast
target: 東北

en: East
target: 東

en: Southeast
target: 東南

en: South
target: 南

en: Southwest
target: 西南

en: West
target: 西

en: Northwest
target: 西北

en: Variable from !direction_a to !direction_b
target: 風向變化從 !direction_a 到 !direction_b

en: Variable
target: 變數

en: !visibility miles
target: !visibility 英里

en: !visibility kilometers
target: !visibility 公里

en: Download location for METAR data is not accessible.
target: 下載的天氣資料 (METAR) 不能存取。

en: administer custom weather block
target: 管理自訂天氣區塊

en: Displays METAR weather data
target: 顯示天氣資料 (METAR)

en: edit
target: 編輯

en: Visibility
target: 可見性

en: METAR data: !metar
target: 氣象資料 (METAR): !metar

en: ICAO code
target: ICAO 代碼

en: You can specify which units should be used for displaying the data.
target: 你可以指定顯示資料使用的單位。

en: Temperature
target: 溫度

en: Celsius
target: 攝氏

en: Fahrenheit
target: 華氏

en: Wind speed
target: 風速

en: Pressure
target: 氣壓

en: kilometers
target: 公里

en: UK miles
target: 英里

en: You can customize the display of the block.
target: 你可以自訂區塊的顯示方式。

en: Show unconverted METAR data
target: 顯示未轉換的氣象資料 (METAR)

en: Displays the original data of the METAR report.
target: 顯示原始的氣象資料 (METAR)。

en: Show abbreviated wind directions
target: 顯示風向縮寫

en: Displays abbreviated wind directions like N, SE, or W instead of North, Southeast, or West.
target: 顯示風向縮寫，例如：N, SE 或是 W

en: Show degrees of wind directions
target: 顯示風向角度

en: Displays the degrees of wind directions, e.g. North (20°).
target: 顯示風向角度，例如：北 (20°)。

en: Variable from !direction_a (!degree_a°) to !direction_b (!degree_b°)
target: 風向變化從 !direction_a (!degree_a°) 到 !direction_b (!degree_b°)

en: Enter the 4-letter ICAO code of the weather station. If you first need to look up the code, you can use !url_1 or !url_2. Please note that not all stations listed at those URLs are providing weather data and thus may not be supported by this module.
target: 輸入氣象站的四個字元 ICAO 代碼。若你需要查詢代碼，可以參考 !url_1 或 !url_2 。請注意：並非所有列在這些網址上的都有提供氣象資料以及被本模組所支援。

en: Edit location
target: 編輯地區

en: Delete location
target: 刪除地區

en: Default configuration
target: 預設設定

en: Setup the default configuration for new locations.
target: 為新建地區安排預設設定。

en: Delete a location from your custom weather block.
target: 從自訂天氣區塊中刪除一個地區。

en: You can add, edit, and delete locations from your custom weather block.
target: 你可以從自訂天氣區塊中新增、編輯、刪除地區。

en: Please note that the block will not be shown until you configure at least one location.
target: 請注意：在你設定至少一個地區之前，區塊不會顯示。

en: Current weather nearby
target: 目前天氣接近

en: Location of this weather station:
target: 氣象站的地區:

en: There are currently no locations.
target: 那裡沒有地區。

en: Create new location
target: 建立新的地區

en: Configure the default location
target: 設定預設地區

en: Use cron to clear the cache once per hour
target: 使用 cron 於每小時清除快取一次

en: The configuration has been saved.
target: 設定已儲存。

en: The ICAO code is not supported by this module.
target: 本模組不支援這個 ICAO 代碼。

en: The default configuration has been saved.
target: 預設設定已儲存。

en: The location has been saved.
target: 地區已儲存。

en: Are you sure you want to delete the location %name?
target: 你確定要刪除地區 %name?

en: The location has been deleted.
target: 地區已刪除。

en: North-Northeast
target: 北北東

en: East-Northeast
target: 東北東

en: East-Southeast
target: 東南東

en: South-Southeast
target: 南南東

en: South-Southwest
target: 南南西

en: West-Southwest
target: 西南西

en: West-Northwest
target: 西北西

en: North-Northwest
target: 北北西

en: No sunrise today
target: 今日沒有日出

en: No sunset today
target: 今日沒有日落

en: Sunrise: !sunrise
target: 日出時間: !sunrise

en: Sunset: !sunset
target: 日落時間: !sunset

en: Show time of sunrise and sunset
target: 顯示日出與日落時間

en: Show compact block
target: 顯示簡潔區塊

en: Displays only the name, condition, and temperature of the weather station.
target: 只顯示氣象站的名稱、狀況與溫度。
