Weather (6.x-2.3) - en to unknown language translation catalogue (130 entries)

en: Save configuration
target: 儲存設定

en: delete
target: 刪除

en: Delete
target: 刪除

en: Operations
target: 操作

en: Real name
target: 真實姓名

en: Cancel
target: 取消

en: Display settings
target: 顯示設定

en: This action cannot be undone.
target: 這個動作無法被復原。

en: Weather
target: 天氣

en: My weather
target: 我的天氣

en: Configure your custom weather block.
target: 設定自訂天氣區塊。

en: Weather: custom user
target: 天氣: 自訂使用者

en: Current weather
target: 目前天氣

en: Temperature: !temperature
target: 溫度: !temperature

en: Wind: !wind
target: 風向: !wind

en: Pressure: !pressure
target: 氣壓: !pressure

en: Rel. Humidity: !rel_humidity
target: 相對濕度: !rel_humidity

en: Visibility: !visibility
target: 能見度: !visibility

en: Reported on:
target: 更新時間:

en: Country
target: 國家

en: Select a country to narrow down your search.
target: 選擇一個國家以減少搜尋範圍。

en: Place
target: 地點

en: Select a place in that country for the weather display.
target: 在上述國家中選擇一個地點來顯示天氣。

en: Real name for the selected place
target: 選擇地點的實際名稱

en: You may enter another name for the place selected above.
target: 你可以在上方輸入選擇地點的實際名稱。

en: Display units
target: 顯示單位

en: Weight
target: 權重

en: Optional. In the block, the heavier locations will sink and the lighter locations will be positioned nearer the top. Locations with equal weights are sorted alphabetically.
target: 選項。在區塊中，順序較小的地區會排在順序叫大的地區上方。順序相同的地區則以文字排序。

en: No data
target: 沒有資料

en: Clear sky
target: 晴朗

en: Few clouds
target: 少雲

en: Scattered clouds
target: 疏雲

en: Broken clouds
target: 碎雲

en: Overcast
target: 陰天

en: No significant clouds
target: 無雲

en: light rain showers
target: 小陣雨

en: light freezing rain
target: 小冰雨

en: light rain
target: 小雨

en: heavy rain showers
target: 大陣雨

en: heavy freezing rain
target: 大冰雨

en: heavy rain
target: 大雨

en: rain showers
target: 陣雨

en: freezing rain
target: 凍雨

en: rain
target: 雨天

en: Calm
target: 無風

en: North
target: 北

en: Northeast
target: 東北

en: East
target: 東

en: Southeast
target: 東南

en: South
target: 南

en: Southwest
target: 西南

en: West
target: 西

en: Northwest
target: 西北

en: Variable from !direction_a to !direction_b
target: 風向變化從 !direction_a 到 !direction_b

en: Variable
target: 變數

en: !visibility miles
target: !visibility 英里

en: !visibility kilometers
target: !visibility 公里

en: Download location for METAR data is not accessible.
target: 下載的天氣資料 (METAR) 不能存取。

en: administer custom weather block
target: 管理自訂天氣區塊

en: Displays METAR weather data
target: 顯示天氣資料 (METAR)

en: edit
target: 編輯

en: Display
target: 顯示

en: Visibility
target: 可見性

en: METAR data: !metar
target: 氣象資料 (METAR): !metar

en: ICAO code
target: ICAO 代碼

en: You can specify which units should be used for displaying the data.
target: 你可以指定顯示資料使用的單位。

en: Temperature
target: 溫度

en: Celsius
target: 攝氏

en: Fahrenheit
target: 華氏

en: Wind speed
target: 風速

en: Pressure
target: 氣壓

en: kilometers
target: 公里

en: UK miles
target: 英里

en: You can customize the display of the block.
target: 你可以自訂區塊的顯示方式。

en: Show unconverted METAR data
target: 顯示未轉換的氣象資料 (METAR)

en: Displays the original data of the METAR report.
target: 顯示原始的氣象資料 (METAR)。

en: Show abbreviated wind directions
target: 顯示風向縮寫

en: Displays abbreviated wind directions like N, SE, or W instead of North, Southeast, or West.
target: 顯示風向縮寫，例如：N, SE 或是 W

en: Show degrees of wind directions
target: 顯示風向角度

en: Displays the degrees of wind directions, e.g. North (20°).
target: 顯示風向角度，例如：北 (20°)。

en: Variable from !direction_a (!degree_a°) to !direction_b (!degree_b°)
target: 風向變化從 !direction_a (!degree_a°) 到 !direction_b (!degree_b°)

en: Enter the 4-letter ICAO code of the weather station. If you first need to look up the code, you can use !url_1 or !url_2. Please note that not all stations listed at those URLs are providing weather data and thus may not be supported by this module.
target: 輸入氣象站的四個字元 ICAO 代碼。若你需要查詢代碼，可以參考 !url_1 或 !url_2 。請注意：並非所有列在這些網址上的都有提供氣象資料以及被本模組所支援。

en: Edit location
target: 編輯地區

en: Delete location
target: 刪除地區

en: Default configuration
target: 預設設定

en: Setup the default configuration for new locations.
target: 為新建地區安排預設設定。

en: Delete a location from your custom weather block.
target: 從自訂天氣區塊中刪除一個地區。

en: You can add, edit, and delete locations from your custom weather block.
target: 你可以從自訂天氣區塊中新增、編輯、刪除地區。

en: Please note that the block will not be shown until you configure at least one location.
target: 請注意：在你設定至少一個地區之前，區塊不會顯示。

en: Current weather nearby
target: 目前天氣接近

en: Location of this weather station:
target: 氣象站的地區:

en: There are currently no locations.
target: 那裡沒有地區。

en: Create new location
target: 建立新的地區

en: Configure the default location
target: 設定預設地區

en: Use cron to clear the cache once per hour
target: 使用 cron 於每小時清除快取一次

en: The configuration has been saved.
target: 設定已儲存。

en: The ICAO code is not supported by this module.
target: 本模組不支援這個 ICAO 代碼。

en: The default configuration has been saved.
target: 預設設定已儲存。

en: The location has been saved.
target: 地區已儲存。

en: Are you sure you want to delete the location %name?
target: 你確定要刪除地區 %name?

en: The location has been deleted.
target: 地區已刪除。

en: North-Northeast
target: 北北東

en: East-Northeast
target: 東北東

en: East-Southeast
target: 東南東

en: South-Southeast
target: 南南東

en: South-Southwest
target: 南南西

en: West-Southwest
target: 西南西

en: West-Northwest
target: 西北西

en: North-Northwest
target: 北北西

en: No sunrise today
target: 今日沒有日出

en: No sunset today
target: 今日沒有日落

en: Sunrise: !sunrise
target: 日出時間: !sunrise

en: Sunset: !sunset
target: 日落時間: !sunset

en: Show time of sunrise and sunset
target: 顯示日出與日落時間

en: Show compact block
target: 顯示簡潔區塊

en: Displays only the name, condition, and temperature of the weather station.
target: 只顯示氣象站的名稱、狀況與溫度。

en: You can add, edit, and delete locations from system-wide weather blocks. Moreover, you can specify default values for newly created locations.
target: 你可以從系統天氣區塊中新增、編輯、刪除地區。此外，你可以為新建地區指定預設值。

en: Weather: system-wide !number
target: 天氣: 系統 !number

en: System-wide block !number
target: 系統區塊 !number

en: Create new location in block !number
target: 在區塊 !number 建立新的地區

en: Create new system-wide block
target: 建立新的系統區塊

en: If you use Drupal's cache, the system weather blocks will not be updated for anonymous users unless the cache is cleared. This happens e.g. when new nodes are created. If you want the system weather blocks to be updated when new weather data is available, you can clear the cache once per hour. Please note that this might slow down your site.
target: 若你使用 Drupal 的快取，除非清除快取資料，否則系統天氣區塊將不會隨著訪客而更新，例如：新建節點時。若你想隨著新的天氣資料更新系統天氣區塊，你可以每小時清除快取資料一次。請注意：這會拖慢網站的速度。

en: Don't display
target: 不顯示

en: Rel. Humidity
target: 相對濕度

en: Displays the time of sunrise and sunset.
target: 顯示日出與日落時間。

en: Timezone for sunrise and sunset
target: 日出與日落的時區

en: Choose either Greenwich Mean Time (GMT), Drupal's standard timezone as set in the configuration, or a custom timezone.
target: 選擇格林威治時區 (GMT) 、 Drupal 設定的標準時區、或是自訂時區。

en: Configure system-wide weather blocks and the default configuration for new locations.
target: 設定系統天氣區塊並為新建地區安排預設設定。

en: Configure a system-wide weather block.
target: 設定一個系統天氣區塊。

en: Delete a location from a system-wide weather block.
target: 從系統天氣區塊中刪除一個地區。
