Weather (6.x-5.14) - en to unknown language translation catalogue (67 entries)

en: Save configuration
target: 保存配置

en: delete
target: 删除

en: Delete
target: 删除

en: Operations
target: 操作

en: Real name
target: 实名

en: content
target: 内容

en: Cancel
target: 取消

en: Search
target: 搜索

en: Display settings
target: 显示设置

en: This action cannot be undone.
target: 此动作无法恢复。

en: Weather
target: 天气

en: My weather
target: 我的天气

en: Temperature: !temperature
target: 温度: !temperature

en: Wind: !wind
target: 风向: !wind

en: Pressure: !pressure
target: 压强: !pressure

en: Visibility: !visibility
target: 能见度: !visibility

en: Country
target: 国家/地区

en: Select a country to narrow down your search.
target: 选择一个国家来缩小你的搜索范围。

en: Place
target: 地方

en: Select a place in that country for the weather display.
target: 在那个国家选择一个地方显示天气

en: Real name for the selected place
target: 选中地方的实际地名

en: You may enter another name for the place selected above.
target: 你可以给上面选中的地方输入另一个名字.

en: Weight
target: 权重

en: No data
target: 无数据

en: Clear sky
target: 晴天

en: Few clouds
target: 少云

en: Scattered clouds
target: 散云

en: Broken clouds
target: 裂云

en: Overcast
target: 阴

en: light rain showers
target: 小阵雨

en: light freezing rain
target: 小冻雨

en: light rain
target: 小雨

en: heavy rain showers
target: 大阵雨

en: heavy freezing rain
target: 大冻雨

en: heavy rain
target: 大雨

en: rain showers
target: 阵雨

en: freezing rain
target: 冻雨

en: rain
target: 雨

en: North
target: 北

en: Northeast
target: 东北

en: East
target: 东

en: Southeast
target: 东南

en: South
target: 南

en: Southwest
target: 西南

en: West
target: 西

en: Northwest
target: 西北

en: Variable from !direction_a to !direction_b
target: 从!direction_a到!direction_b的变量

en: Variable
target: 变量

en: edit
target: 编辑

en: Display
target: 显示

en: Visibility
target: 可见性

en: Temperature
target: 温度

en: Celsius
target: 摄氏

en: Fahrenheit
target: 华氏

en: Wind speed
target: 风速

en: km/h
target: 公里/小时

en: meter/s
target: 米/秒

en: Pressure
target: 压强

en: hPa
target: 帕

en: mmHg
target: 毫米汞柱

en: N
target: 否

en: Default configuration
target: 默认配置

en: GMT
target: 格林威治标准时间

en: Don't display
target: 不显示

en: kPa
target: 千帕

en: Celsius / Fahrenheit
target: 摄氏/华氏

en: Fahrenheit / Celsius
target: 华氏/摄氏
