Webform2PDF (6.x-2.0-rc1) - en to ca translation catalogue (7 entries)

en: Reset to defaults
ca: Reinicialitza als valors predeterminats

en: Submit
ca: Envia

en: General settings
ca: Paràmetres generals

en: Font Size
ca: Mida de la lletra

en: View
ca: Mostra

en: E-mail settings
ca: Paràmetres del correu electrònic

en: Header text
ca: Text de la capçalera
