Webform2PDF (6.x-2.3) - en to unknown language translation catalogue (6 entries)

en: Reset to defaults
target: Restaurar as configurações padrão

en: Submit
target: Enviar

en: View
target: Mostrar

en: Align left
target: Alinhar à esquerda

en: Align center
target: Alinhar ao centro

en: Align right
target: Alinhar à direita
