Webform A/B Testing (6.x-1.1) - en to el translation catalogue (12 entries)

en: Status
el: Κατάσταση

en: Operations
el: Λειτουργίες

en: Cancel
el: Άκυρο

en: Remove
el: Αφαίρεση

en: This action cannot be undone.
el: Η ενέργεια αυτή δεν μπορεί να αναιρεθεί.

en: Number
el: Αριθμός

en: Name
el: Όνομα

en: Add
el: Προσθήκη

en: Active
el: Ενεργό

en: Percentage
el: Ποσοστό

en: Hits
el: Εμφανίσεις

en: Reports
el: Αναφορές
