Webform A/B Testing (6.x-1.2) - en to gl translation catalogue (14 entries)

en: Status
gl: Estado

en: Operations
gl: Operacións

en: Cancel
gl: Cancelar

en: Remove
gl: Quitar

en: Reset
gl: Reiniciar

en: This action cannot be undone.
gl: Esta acción non pode ser desfeita.

en: Number
gl: Número

en: Name
gl: Nome

en: Add
gl: Engadir

en: Active
gl: Activo

en: Hits
gl: Visitas

en: Webform
gl: Formulario web

en: Reports
gl: Informes

en: Add webform
gl: Engadir webform
