Webform A/B Testing (6.x-2.0-alpha2) - en to unknown language translation catalogue (11 entries)

en: Operations
target: Operações

en: Cancel
target: Cancelar

en: Remove
target: Remover

en: Reset
target: Redefinir

en: This action cannot be undone.
target: Esta operação não pode ser desfeita.

en: Name
target: Nome

en: Add
target: Adicionar

en: Options
target: Opções

en: Active
target: Ativo

en: Percentage
target: Porcentagem

en: Reports
target: Relatórios
