Webform Campaign Monitor (6.x-1.0) - en to de translation catalogue (5 entries)

en: Yes
de: Ja

en: No
de: Nein

en: - None -
de: - Nicht festgelegt/ausgewählt -

en: Webform
de: Webformular

en: Checked by default
de: Grundsätzlich aktiviert
