Webform Campaign Monitor (6.x-1.0) - en to hi translation catalogue (4 entries)

en: Yes
hi: हाँ

en: No
hi: नहीं

en: - None -
hi: - कोई नहीं -

en: Checked by default
hi: डिफॉल्ट से चुना हुआ
