Webform Campaign Monitor (6.x-1.0) - en to my translation catalogue (3 entries)

en: Yes
my: ဟုတ်ကဲ့

en: No
my: မဟုတ်ဘူး

en: - None -
my: - တစ်ခုမှမဟုတ် -
