Webform Multiple File Upload (6.x-1.0) - en to ca translation catalogue (23 entries)

en: Delete
ca: Suprimeix

en: Remove
ca: Elimina

en: Types
ca: Tipus

en: Category
ca: Categoria

en: Name
ca: Nom

en: Archives
ca: Arxius

en: Width
ca: Amplada

en: Media
ca: Multimèdia

en: Webform
ca: Formulari web

en: Left Blank
ca: En blanc

en: Web Images
ca: Imatges web

en: Desktop Images
ca: Imatges d'escriptori

en: Additional Extensions
ca: Extensions addicionals

en: Enter a list of additional file extensions for this upload field, seperated by commas.<br /> Entered extensions will be appended to checked items above.
ca: Introduïu un llistat de les extensions de fitxer addicionals per aquest camp de càrrega separats per comes.<br /> Les extensions introduïdes s'afegiran als elements activats de dalt.

en: Max Upload Size
ca: Mida màxima de càrrega

en: Enter the max file size a user may upload (in KB).
ca: Introduïu la mida màxima de fitxer que l'usuari pot carregar (en KB).

en: Upload Directory
ca: Directori de càrrega

en: Webform uploads are always saved in the site files directory. You may optionally specify a subfolder to store your files.
ca: Les càrregues del Webform sempre es desen al directori de fitxers del web. Podeu especificar de forma opcional un subdirectori per emmagatzemar els vostres fitxers.

en: User uploaded file
ca: Fitxer carregat per l'usuari

en: Average uploaded file size
ca: Mida mitjana dels fitxers carregats

en: Leaving blank will use the default size.
ca: Si el deixeu en blanc s'utilitzarà la mida predeterminada.

en: Width of the file field.
ca: Amplada del camp de fitxer.

en: Filesize (KB)
ca: Mide del fitxer (KB)
