Webform Pay (6.x-1.0-alpha1) - en to unknown language translation catalogue (11 entries)

en: Country
target: 国家

en: Total
target: 总计

en: Phone
target: 电话

en: First name
target: 名字

en: Last name
target: 姓氏

en: City
target: 城市

en: Postal code
target: 邮政编码

en: State/Province
target: 州/省

en: Billing address
target: 帐单地址

en: Payment method
target: 支付方法

en: Payment received
target: 已收到付款
