Webform Redirect (6.x-1.0-beta1) - en to ca translation catalogue (7 entries)

en: Delete
ca: Suprimeix

en: Default
ca: Per defecte

en: Rules
ca: Regles

en: Redirect URL
ca: URL de redirecció

en: URL to redirect the user to upon successful submission.
ca: Adreça URL a la que redireccionar un cop s'ha fet l'enviament de dades correctament.

en: The entered URL is not a valid address.
ca: L'adreça URL introduïda no és una adreça vàlida.

en: Delete this row
ca: Suprimeix aquesta fila
