Webform View Reference Component (6.x-1.0-beta2) - en to unknown language translation catalogue (10 entries)

en: view
target: vista

en: Multiple
target: Múltiplo

en: Existing Views
target: Visualizações existentes

en: Default Views
target: Vistas predefinidas

en: Select list
target: Lista de selecção

en: Default value
target: Valor predefinido

en: Check this option if the user should be allowed to choose multiple values.
target: Escolha esta opção caso o utilizador possa escolher múltiplos valores.

en: Provide a comma separated list of arguments to pass to the view.
target: Forneça uma lista de argumentos separados por vírgula para passar para o ponto de vista.

en: Checkboxes
target: Caixas de seleção

en: Other...
target: Outro...
