Web Links (6.x-1.6) - en to ar translation catalogue (42 entries)

en: Home
ar: الرئيسية

en: Title
ar: العنوان

en: Image size
ar: حجم الصورة

en: delete
ar: حذف

en: Status
ar: الحالة

en: Delete
ar: حذف

en: Operations
ar: عمليات

en: Groups
ar: مجموعات

en: Group
ar: المجموعة

en: yes
ar: نعم

en: Last updated
ar: آخر تحديث

en: No
ar: لا

en: Weight
ar: الوزن

en: Settings
ar: الإعدادات

en: edit
ar: تحرير

en: Save
ar: حفظ

en: URL
ar: العنوان URL

en: no
ar: لا

en: Url
ar: المسار

en: Never
ar: أبدا

en: Published
ar: منشور

en: No posts available.
ar: لا مواضيع متاحة.

en: Group name
ar: اسم المجموعة

en: node
ar: عقدة

en: General
ar: عام

en: List type
ar: نوع اللائحة

en: Anonymous
ar: مجهول

en: Last checked
ar: أخر تحقق

en: minutes
ar: دقائق

en: published
ar: منشور

en: Replacement patterns
ar: نماذج الاستبدال

en: Spam link deterrent
ar: حاذف روابط السخام

en: Convert
ar: تحويل

en: Unpublished
ar: غير منشور

en: not published
ar: غير منشور

en: sticky
ar: مُثَبَّت

en: promoted
ar: مُرَقَّى

en: If enabled, Drupal will add rel="nofollow" to all links, as a measure to reduce the effectiveness of spam links. Note: this will also prevent valid links from being followed by search engines, therefore it is likely most effective when enabled for anonymous users.
ar: عند تفعيله، يضيف دروبال ‪rel="nofollow"‬ لكل الروابط كإجراء لتقليل مفعول السخام. سوف يمنع ذلك محركات البحث من تتبع الروابط الصحيحة، و لذلك فمن الأفضل تفعيله للمستخدمين غير المسجلين.

en: Teaser length
ar: طول الموجز

en: Link settings
ar: اعدادات الرابط

en: Numbered list
ar: قائمة مرقمة

en: View comments
ar: عرض التعليقات
